%! TEX root = ../../../facharbeit.tex
% LTeX: language=de-DE

\newcommand{\cleanInput}{%
	\includegraphics[width=0.7\linewidth]{paper/input_cleaned.png}
}

% Magie, die misst wie gross `\cleanInput` ist. Funktioniert nicht, aber man konnte es ja
% mal versuchen.
\newdimen\height
\setbox0=\vbox{\cleanInput}
\height=\ht0 \advance\height by \dp0

\begin{figure*}[htpb]
	\centering
	\begin{subfigure}[b]{0.9\linewidth}
		\centering
		\cleanInput
		\caption{Das Anfangsbild; entnommen aus \cite{cellPhoneRamanSpec}.}
		\label[Bild]{fig:ProcessAnfangsBild}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[b]{0.9\linewidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.7\linewidth, height=\the\height]{paper/scaled.png}
		\caption{
			\Vref{fig:ProcessAnfangsBild} durch Median Berechnung bereinigt und
			skaliert.
		}
		\label[Bild]{fig:ProcessingMedianClean}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[b]{0.9\linewidth}
		\centering
		\input{resources/images/paper/paper_image_graph.tex}
		\caption{
		Der generierte Graph zu \vref{fig:ProcessingMedianClean}. Die ersten
		\qty{20}{Pixel} wurden vor der Verarbeitung entfernt, um die Rayleigh Streuung zu
		eliminieren.
		Generiert wurde dieser Graph mit dem Befehl: \texttt{img2plot ./anfangsbild.png -{}-scale-height 200 -{}-discard 20}.
		}
		\label{fig:ProcessingGenerierterGraph}
	\end{subfigure}

	\caption{Die Schritte, die zur Auswertung des Spektral Bildes unternommen werden.}
	\label{fig:ProcessingPicture}
\end{figure*}
