From fc3ec276bc47d208beaf2d7602258e13de1385a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benedikt Peetz <benedikt.peetz@b-peetz.de>
Date: Mon, 16 Sep 2024 18:41:09 +0200
Subject: chore(references): Add testing data

---
 .../C_Facharbeit_komplett/content/static/links.tex   | 20 ++++++++++++++++++++
 1 file changed, 20 insertions(+)
 create mode 100644 reference/C_Facharbeit_komplett/content/static/links.tex

(limited to 'reference/C_Facharbeit_komplett/content/static/links.tex')

diff --git a/reference/C_Facharbeit_komplett/content/static/links.tex b/reference/C_Facharbeit_komplett/content/static/links.tex
new file mode 100644
index 0000000..ddb1927
--- /dev/null
+++ b/reference/C_Facharbeit_komplett/content/static/links.tex
@@ -0,0 +1,20 @@
+%! TEX root = ../../facharbeit.tex
+% LTeX: language=de-DE
+
+\onecolumn
+\chapter{Internetlinks}\label{chap:Links}
+\begin{figure}[h]
+	\center
+	\includegraphics{paper_qr_code.png}
+	\caption{Die digitale Version dieser Arbeit, als QR-code.}\label{fig:Online}
+\end{figure}
+Diese Arbeit ist auch digital verfügbar, was es möglich macht auf Referenzen zu klicken:
+\url{https://b-peetz.de/dead-trees/raman_spectrometer.pdf} oder als QR-Code in \vref{fig:Online}.
+
+\todo{Sind die Lizenzen richtig?}
+Die Auswertungssoftware (\texttt{img2plot}) ist unter der \texttt{GPL-3.0-or-later}
+Lizenz verfügbar unter: \url{https://codeberg.org/bpeetz/img2plot}.
+
+Das 3d-Modell unter der \texttt{CC-BY-SA 4.0} Lizenz verfügbar unter:
+\url{https://codeberg.org/bpeetz/raman_spectrometer}.
+\twocolumn
-- 
cgit 1.4.1

