From fc3ec276bc47d208beaf2d7602258e13de1385a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benedikt Peetz <benedikt.peetz@b-peetz.de>
Date: Mon, 16 Sep 2024 18:41:09 +0200
Subject: chore(references): Add testing data

---
 .../content/10_ausblick/chapter.tex                | 38 ++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 38 insertions(+)
 create mode 100644 reference/C_Facharbeit_komplett/content/10_ausblick/chapter.tex

(limited to 'reference/C_Facharbeit_komplett/content/10_ausblick/chapter.tex')

diff --git a/reference/C_Facharbeit_komplett/content/10_ausblick/chapter.tex b/reference/C_Facharbeit_komplett/content/10_ausblick/chapter.tex
new file mode 100644
index 0000000..ff1c93f
--- /dev/null
+++ b/reference/C_Facharbeit_komplett/content/10_ausblick/chapter.tex
@@ -0,0 +1,38 @@
+%! TEX root = ../../facharbeit.tex
+% LTeX: language=de-DE
+
+\chapter{Ausblick}\label{chap:Ausblick}
+% Die Nutzung als günstiges Raman Spektrometer, bietet sehr
+% wohl mehrere Optionen, in denen Potenzial für eine anschließende Arbeit besteht.
+
+% Zum einen werden die Grundlagen des Raman Spektrometers hier dargelegt und die Problematik der
+% Auswertung auf das Gitter zu limitieren (siehe: \vref{chap:BewertungDerErgebnisse}).
+
+Eine Nutzung im Unterricht, die in der jetzigen Form unmöglich ist, scheint nicht
+ausgeschlossen, wenn gewisse Veränderungen vorgenommen werden:
+
+Denn die in \cref{chap:Diskussion} dargelegten Problematiken können gelöst werden:
+
+\Vref{point:ToExp} wäre umgangen, wenn nicht jede:r Schüler:in ein eigenes Raman Spektrometer
+zur Verfügung gestellt bekommt.  Es reicht, wenn die Lehrkraft die Möglichkeit hat, dieses
+zu Bedienen und den Schüler:innen die Anwendung zu zeigen.
+
+Auch die in \cref{point:LaserHarm} erwähnte Sicherheit ist einhaltbar, indem ein sicherer Laser
+(d.~h. mit einer geringen Leistung) genutzt wird und/oder eine Abdeckung für das Spektroskop
+als ganzes angewendet wird.
+Diese Abdeckung des Spektrometers ist, auch ohne die genannte Sicherheitsaspekte sinnvoll,
+da diese ungewolltes Streulicht aus der Umgebung reduziert und damit bessere Aufnahmen ermöglicht.
+
+Und \cref{point:Interface} ist ebenfalls behebbar, da Auswertungssoftware eine Zielgruppe
+orientierte Bedienungsoberfläche bekommen kann.
+
+Sollte das Spektrometer an sich funktionieren, bieten sich die Möglichkeiten, die
+schon in \cite{cellPhoneRamanSpec} als zukünftige Optionen genannt wurden an:
+
+Zum einen ist ein solches Spektrometer in der Lage auch \emph{in situ} Ergebnisse zu liefern. Dies
+würde die Identifizierung oder Bestimmung von Konzentrationen gewisser Stoffe ermöglichen,
+welche sonst aufwendig zu dem Spektroskop transportiert werden müssten.
+
+Wie auch von \cite{cellPhoneRamanSpec} schon vorgeschlagen, könnte es in der weiten Zukunft
+möglich sein diese Sensorik direkt in Smartphones einzubauen, um diesen die Fähigkeit zu
+geben Chemikalien direkt zu erkennen.
-- 
cgit 1.4.1

