From fc3ec276bc47d208beaf2d7602258e13de1385a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benedikt Peetz <benedikt.peetz@b-peetz.de>
Date: Mon, 16 Sep 2024 18:41:09 +0200
Subject: chore(references): Add testing data

---
 .../content/05_aufbau/figures/fullProcess.tex      | 47 ++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 47 insertions(+)
 create mode 100644 reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/figures/fullProcess.tex

(limited to 'reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/figures/fullProcess.tex')

diff --git a/reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/figures/fullProcess.tex b/reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/figures/fullProcess.tex
new file mode 100644
index 0000000..446cf08
--- /dev/null
+++ b/reference/C_Facharbeit_komplett/content/05_aufbau/figures/fullProcess.tex
@@ -0,0 +1,47 @@
+%! TEX root = ../../../facharbeit.tex
+% LTeX: language=de-DE
+
+\newcommand{\cleanInput}{%
+	\includegraphics[width=0.7\linewidth]{paper/input_cleaned.png}
+}
+
+% Magie, die misst wie gross `\cleanInput` ist. Funktioniert nicht, aber man konnte es ja
+% mal versuchen.
+\newdimen\height
+\setbox0=\vbox{\cleanInput}
+\height=\ht0 \advance\height by \dp0
+
+\begin{figure*}[htpb]
+	\centering
+	\begin{subfigure}[b]{0.9\linewidth}
+		\centering
+		\cleanInput
+		\caption{Das Anfangsbild; entnommen aus \cite{cellPhoneRamanSpec}.}
+		\label[Bild]{fig:ProcessAnfangsBild}
+	\end{subfigure}
+	\hfill
+	\begin{subfigure}[b]{0.9\linewidth}
+		\centering
+		\includegraphics[width=0.7\linewidth, height=\the\height]{paper/scaled.png}
+		\caption{
+			\Vref{fig:ProcessAnfangsBild} durch Median Berechnung bereinigt und
+			skaliert.
+		}
+		\label[Bild]{fig:ProcessingMedianClean}
+	\end{subfigure}
+	\hfill
+	\begin{subfigure}[b]{0.9\linewidth}
+		\centering
+		\input{resources/images/paper/paper_image_graph.tex}
+		\caption{
+		Der generierte Graph zu \vref{fig:ProcessingMedianClean}. Die ersten
+		\qty{20}{Pixel} wurden vor der Verarbeitung entfernt, um die Rayleigh Streuung zu
+		eliminieren.
+		Generiert wurde dieser Graph mit dem Befehl: \texttt{img2plot ./anfangsbild.png -{}-scale-height 200 -{}-discard 20}.
+		}
+		\label{fig:ProcessingGenerierterGraph}
+	\end{subfigure}
+
+	\caption{Die Schritte, die zur Auswertung des Spektral Bildes unternommen werden.}
+	\label{fig:ProcessingPicture}
+\end{figure*}
-- 
cgit 1.4.1

